% Festlegung DLRG-Farben
% ****************************************************************
\definecolor{dlrgRot}{RGB}{227,6,19}
\definecolor{dlrgGelb}{RGB}{253,235,30}
\definecolor{dlrgSchwarz}{RGB}{87,87,86}
\definecolor{dlrgBlau}{RGB}{5,105,180}