\documentclass[russian,koi8-r,a3paper,%
columnsxxvii,columnxxxiii,columnxxxiv]{eskdgraph}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage{pscyr}

\ESKDunitName{Проверка коллекции eskdx. Многостраничный
чертеж формата~А3.}
\ESKDauthor{Автор~И.~О.}
\ESKDsignature{Обозначение документа}

\ESKDcolumnXXVII{Зн.}
\ESKDcolumnXXVIII{\No\ реш. и год утв. литеры}
\ESKDcolumnXXIX{\No\ реш. и год утв. док.}
\ESKDcolumnXXX{Индекс заказчика}
\ESKDcolumnXXXIV{Номера авторских свидетельств на использованные
изобретения}

\begin{document}
\begin{ESKDdrawing}
\begin{minipage}{.5\textwidth}
\ESKDfontVII
Графа 27 "--- знак, установленный заказчиком в соответствии с
требованиями нормативно технической документации и проставляемый
представителем заказчика.\\
Графа 28 "--- номер решения и год утверждения документации
соответствующей литеры.\\
Графа 29 "--- номер решения и год утверждения документации.\\
Графа 30 "--- индекс заказчика в соответствии с
нормативнотехнической документацией.\\
Графа 31 "--- подпись лица, копировавшего чертеж.\\
Графа 33 "--- обозначение зоны, в которой находится изменяемая
часть изделия.\\
Графа 34 "--- номера авторских свидетельств на изобретения,
использованные в данном изделии.
\end{minipage}
\end{ESKDdrawing}
\begin{ESKDdrawing}
\begin{minipage}{.5\textwidth}
\ESKDfontVII
Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 2а.
Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем.
\end{minipage}
\end{ESKDdrawing}
\end{document}
% vim:tw=70
