% !TEX root = ../main.tex

% 物理量符号表，如果采用标准符号则不需要此表
\begin{denotation}
  % 此处最好是h
  \begin{table}[h]
  \caption{国际单位制中具有专门名称的导出单位}
  \vspace{0.5em}\centering\wuhao
  \begin{tabular}{ccccc}
    \toprule[1.5pt]
    量的名称&单位名称&单位符号&其它表示实例\\
    \midrule[1pt]
    频率&赫[兹]&Hz&s-1\\
    \bottomrule[1.5pt]
    \end{tabular}
  \end{table}
\end{denotation}
