% Copyright (c) 2008-2009 solvethis
% Copyright (c) 2010-2016,2018-2019,2021-2022,2024 Casper Ti. Vector
% Copyright (c) 2021 Kurapica
% Public domain.
%
% 使用前请先仔细阅读 pkuthss 和 biblatex-caspervector 的文档，
% 特别是其中的 FAQ 部分和用红色强调的部分。
% 两者可在终端/命令提示符中用
%   texdoc pkuthss
%   texdoc biblatex-caspervector
% 调出。

% 如果格式审查提示字号不严格符合标准，可以在 [] 中加入“ugly”选项。
\documentclass[UTF8]{pkuthss}
% 如果的确须要使脚注按页编号的话，可以去掉后面 footmisc 包的注释。
%\usepackage[perpage]{footmisc}

% 使用 biblatex 排版参考文献，并规定其格式（详见 biblatex-caspervector 的文档）。
% 这里按照西文文献在前，中文文献在后排序（“sorting = ecnyt”）；
% 若须按照中文文献在前，西文文献在后排序，请设置“sorting = cenyt”；
% 若须按照引用顺序排序，请设置“sorting = none”。
% 若须在排序中实现更复杂的需求，请参考 biblatex-caspervector 的文档。
% biblatex-caspervector 也有一个“ugly”选项，使其更像国标格式；此外也可考虑
% 改用 style = gb7714-2015 并去掉之后两选项，详见 biblatex-gb7714-2015 的文档。
\usepackage[backend = biber, style = caspervector, utf8, sorting = ecnyt]{biblatex}

% 对于 linespread 值的计算过程有兴趣的同学可以参考 pkuthss.cls。
\renewcommand*{\bibfont}{\zihao{5}\linespread{1.27}\selectfont}
% 按学校要求设定参考文献列表的段间距。
\setlength{\bibitemsep}{3bp}

% 如是双盲版论文，将 \blindfalse 改为 \blindtrue。后面可用
% \ifblind 根据是否双盲来条件地启用代码（参见本文件后面部分）。
\newif\ifblind\blindfalse
% 设定文档的基本信息。
\pkuthssinfo{
	cthesisname = {博士学位论文}, ethesisname = {Doctor Thesis},
	thesiscover = {博士研究生学位论文},
	% 长标题可用 \thssnl 强制换行，不能用“\\”（双盲版会出错）。
	ctitle = {测试文档},
	etitle = {Test Document},
	cauthor = {某某}, eauthor = {Test}, date = {某年某月},
	studentid = {0123456789}, school = {某某学院},
	cmajor = {某某专业}, emajor = {Some Major},
	direction = {某某方向}, mentorlines = {2},
	cmentor = {某甲教授\\某乙教授},
	ementor = {Prof.\ Somebody and Prof.\ Someone},
	ckeywords = {其一，其二},
	ekeywords = {First, Second},
	% 1：学术学位，2：专业学位，0：不显示学位类型。
	degreetype = {1},
	% 以下两项无双盲评审需求的用户可保持原状。
	% 注意 discipline/major 分别指一/二级学科。
	blindid = {9876543210}, discipline = {某某学科}
}
% 载入参考文献数据库（注意不要省略“.bib”）。
\addbibresource{thesis.bib}

% 普通用户可删除此段，并相应地删除 chap/*.tex 中的
% “\pkuthssffaq % 中文测试文字。”一行。
\usepackage{color}
\def\pkuthssffaq{%
	\emph{\textcolor{red}{pkuthss 文档模版最常见问题：}}

	\texttt{\string\cite}、\texttt{\string\parencite} %
	和 \texttt{\string\supercite} 三个命令分别产生%
	未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：%
	\cite{test-en}，\parencite{test-zh}、\supercite{test-en, test-zh}。

	若格式审查时提示字号或其它格式细节问题，请启用 pkuthss 的 \texttt{ugly}
	选项，同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 \texttt{ugly} 选项
	或者换用 biblatex-gb7714-2015，详见 \texttt{thesis.tex} 中相关注释。

	生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。
	如仍须去掉，可在 \texttt{thesis.tex} 导言区加入
	\texttt{\string\hypersetup\string{hidelinks\string}}。

	若要避免章末空白页，请在调用 pkuthss 文档类时加入 \texttt{openany} 选项。

	如果编译时不出参考文献，
	请参考 \texttt{texdoc pkuthss}“问题及其解决”一章
	“上游宏包可能引起的问题”一节中关于 biber 的说明。

	因无法假定用户使用哪种方式排版表格，用户须自行保证表格字号符合学校规定。%
}

\begin{document}
	% 以下为正文之前的部分，默认不进行章节编号。
	\frontmatter
	% 此后到下一 \pagestyle 命令之前不排版页眉或页脚。
	\pagestyle{empty}
	% 自动生成封面。
	\ifblind\makeblind\else\maketitle\fi
	% 版权声明。封面要求单面打印，故须新开右页。
	\cleardoublepage
	\include{chap/copy}

	% 此后到下一 \pagestyle 命令之前正常排版页眉和页脚。
	\cleardoublepage
	\pagestyle{plain}
	% 重置页码计数器，用大写罗马数字排版此部分页码。
	\setcounter{page}{0}
	\pagenumbering{Roman}
	% 中西文摘要。
	\include{chap/abs}
	% 自动生成目录。
	\tableofcontents

	% 以下为正文部分，默认要进行章节编号。
	\mainmatter
	% 各章节。
	\include{chap/chap1}
	\include{chap/chap2}
	\include{chap/chap3}

	% 正文中的附录部分。
	\appendix
	% 排版参考文献列表。bibintoc 选项使“参考文献”出现在目录中；
	% 如果同时要使参考文献列表参与章节编号，可将“bibintoc”改为“bibnumbered”。
	\printbibliography[heading = bibintoc, title = {参考文献}]
	% 各附录。
	\include{chap/encl1}

	% 以下为正文之后的部分，默认不进行章节编号。
	\backmatter
	% 致谢。
	\ifblind\else\include{chap/ack}\fi
	% 原创性声明和使用授权说明。
	\include{chap/origin}
\end{document}

% vim:ts=4:sw=4
