\mode
<presentation>

\begin{frame}{Options for skbfigure}
  \label{manual:figures:opt}

  \begin{tabular*}{\textwidth}{ >{\scriptsize}p{.18\textwidth} >{\scriptsize}p{.75\textwidth}}
    \skbinput[from=rep]{manual/skbfigure-opt-table}
  \end{tabular*}

\end{frame}


\mode
<article>

\resizebox{\textwidth}{!}{\includeslide{manual:figures:opt}}
\bigskip

\skbinput[from=rep]{manual/figures2}

\clearpage

\mode
<all>
